-- 初始化一些全局系统参数变量
INSERT INTO digital_operation.cube_global_param (type_id,param_name,param_key,param_column_type,param_type,remark,create_time,create_user_id,create_by,tenant_id,default_value) VALUES
	 (8,'当前登录用户单位名称','jhbiSysUserDeptName',1,1,'当前登录用户的部门名称(多值)', now(),0,'系统内置','111111',NULL),
	 (8,'当前登录用户岗位名称','jhbiSysUserPostName',1,1,'当前登录用户的岗位名称(多值)', now(),0,'系统内置','111111',NULL),
	 (8,'当前登录用户角色名称','jhbiSysUserRoleName',1,1,'当前登录用户的角色名称(多值)', now(),0,'系统内置','111111',NULL),
	 (8,'当前登录用户生日','jhbiSysUserBirthday',1,1,'当前登录用户的出生日期(yyyy-MM-dd)', now(),0,'系统内置','111111',NULL),
     (8,'当前登录用户性别','jhbiSysUserSex',0,1,'当前登录用户的性别', now(),0,'系统内置','111111',NULL);
